%%% ページ番号をきれいに印字するために、topskip を 13pt とする
\setlength{\topskip}{13pt}

%%% 左マージン （奥村本 p. 245）
%%% 35mm とする
%%% 35mm - 25.4mm(1 inch) = 9.6mm
\setlength{\oddsidemargin}{9.6mm} % 奇数ページ
\setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin}% 偶数ページの設定を、奇数ページの設定と同じくする

%%% 上マージンを 0pt にする （奥村本 p. 245）
\setlength{\topmargin}{0pt}
\iftombow
  \addtolength{\topmargin}{-1in}
\else
  \addtolength{\topmargin}{-1truein}
\fi

%%% ヘッダーとして、6行分確保する
\setlength{\headheight}{6\baselineskip}

%%% 一行あたり40文字とする
\setlength\fullwidth{40zw}
\setlength\textwidth{\fullwidth}

%%% 一ページあたり36行とする（奥村本 p. 246）
\setlength{\textheight}{35\baselineskip}
\addtolength{\textheight}{\topskip}

%%% フッターとして 16mm を設定する
%%% そうすれば、本文と紙の下端とのちょうど中間にページ番号が印字される筈
\setlength{\footskip}{16mm}
